Measured Value Field (7.x-1.0-alpha1) - en to dz translation catalogue (3 entries)

en: Value
dz: གནས་གོང་

en: Weight
dz: ལྗིད་ཚད།

en: Default
dz: སྔོན་སྒྲིག
