Measured Value Field (7.x-1.0-alpha1) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Value
fr: Valeur

en: Weight
fr: Poids

en: Default
fr: Par défaut

en: Fields
fr: Champs

en: Formatter
fr: Outil de mise en forme
