Measured Value Field (7.x-1.0-alpha1) - en to oc translation catalogue (5 entries)

en: Value
oc: Valor

en: Weight
oc: Pes

en: Default
oc: Per defaut

en: Fields
oc: Camps

en: Formatter
oc: Aisina de mesa en forma
