Measured Value Field (7.x-1.0-alpha2) - en to ru translation catalogue (5 entries)

en: Value
ru: Значение

en: Weight
ru: Вес

en: Default
ru: По умолчанию

en: Fields
ru: Поля

en: Formatter
ru: Форматер
