Measured Value Field (7.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Value
target: مقدار

en: Enable
target: فعال

en: Weight
target: وزن

en: Settings
target: تنظیمات

en: Label
target: برچسب

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Fields
target: فیلدها

en: Min
target: حداقل

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: حداقل مقداری که در این فیلد مجاز خواهد بود. برای نداشتن حداقل خالی بگذارید.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: حداکثر مقداری که در این فیلد مجاز خواهد بود. برای نداشتن حداکثر خالی بگذارید.
