Measured Value Field (7.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Value
target: Valor

en: Enable
target: Ativar

en: Weight
target: Peso

en: Settings
target: Definições

en: Label
target: Etiqueta

en: Default
target: Predefinido

en: Fields
target: Campos

en: Formatter
target: Formatador

en: Symbol
target: Símbolo

en: exposed
target: expostos

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: O valor mínimo que devia ser permitido neste campo.
    Deixar vazio para não ter mínimo.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: O limite máximo permitido para este campo.
    Deixe em branco para sem limite.

en: grouped
target: agrupado
