Measured Value Field (7.x-1.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Value
target: Valor

en: Enable
target: Habilitar

en: Weight
target: Peso

en: Settings
target: Configurações

en: Label
target: Rótulo

en: Default
target: Padrão

en: Fields
target: Campos

en: Unit
target: Unidade

en: Max
target: Máx

en: Machine name
target: Nome de máquina

en: Formatter
target: Formatador

en: Symbol
target: Símbolo

en: exposed
target: exposto

en: Min
target: Mínimo

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: O valor mínimo permitido para esse campo. Deixe em branco para não limitar.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: O valor máximo permitido para esse campo. Deixe em branco para não limitar.

en: grouped
target: agrupado
