Measured Value Field (7.x-1.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Value
target: 數值

en: Enable
target: 啟用

en: Weight
target: 權重

en: Settings
target: 設定

en: Label
target: 標籤

en: Default
target: 預設

en: Fields
target: 欄位

en: Machine name
target: 機器可讀名稱

en: Formatter
target: 格式器：

en: Min
target: 最小

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: 此欄位允許的最小值。空白表示無限制。

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: 此欄位中允許的最大值。空白表示無限制。
