Measured Value Field (7.x-1.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Value
target: 值

en: Enable
target: 启用

en: Weight
target: 权重

en: Settings
target: 设置

en: Label
target: 标签

en: Default
target: 默认

en: Fields
target: 字段

en: Unit
target: 单元

en: Max
target: 最大

en: Machine name
target: 机读名称

en: Formatter
target: 格式化器

en: Symbol
target: 符号

en: exposed
target: 暴露的

en: Min
target: 最小值

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: 此字段允许的最小值。无最小值留空。

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: 此字段中允许的最大值。无最大值留空。

en: grouped
target: 已分组
