Nagios monitoring (7.x-1.0) - en to fr translation catalogue (7 entries)

en: Unknown
fr: Inconnu

en: Warning
fr: Avertissement

en: Unauthorized
fr: Non autorisé

en: Not configured
fr: Pas configuré

en: Thresholds
fr: Seuils

en: Critical
fr: Critique

en: Unique ID
fr: Identifiant (ID) unique
