Nagios monitoring (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Modules
target: 模块

en: Unknown
target: 未知

en: Warning
target: 警告

en: Unauthorized
target: 未被授权的

en: Not configured
target: 未配置

en: Thresholds
target: 阈值

en: Critical
target: 严重

en: Unique ID
target: 唯一ID
