Nagios Monitoring (7.x-1.6) - en to es translation catalogue (17 entries)

en: Modules
es: Módulos

en: Unknown
es: Desconocido

en: Warning
es: Advertencia

en: Unauthorized
es: No autorizado

en: Not configured
es: Sin configurar

en: Thresholds
es: Umbrales

en: Critical
es: Crítico

en: Requires: !module-list
es: Necesita: !module-list

en: Required by: !module-list
es: Necesitado por: !module-list

en: Unique ID
es: ID único

en: Status OK
es: Estado OK

en: The value to send to Nagios for a Status OK message.
es: El valor para enviar a nagios para un mensaje de estado OK

en: The value to send to Nagios for a Warning message.
es: El valor para enviar a nagios para un mensaje de alerta

en: The value to send to Nagios for a Critical message.
es: El valor para enviar a nagios para un mensaje crítico

en: The value to send to Nagios for an Unknown message.
es: El valor para enviar a nagios para un mensaje desconocido

en: Nagios module
es: Módulo nagios

en: Enable status page?
es: ¿Habilitar la página de estado?
