Nagios Monitoring (7.x-1.9) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Modules
target: ماژول‌ها

en: Unknown
target: نامشخص

en: Warning
target: اخطار

en: Not configured
target: پیکربندی نشده

en: Thresholds
target: آستانه‌ها

en: Critical
target: بحرانی

en: Requires: !module-list
target: نیازمند: !module-list

en: Required by: !module-list
target: ضروری برای: !module-list
