Name Field (7.x-1.10) - en to unknown language translation catalogue (37 entries)

en: Title
target: Título

en: Delete
target: Eliminar

en: Value
target: Valor

en: yes
target: sim

en: Actions
target: Ações

en: Cancel
target: Cancelar

en: Edit
target: Editar

en: This action cannot be undone.
target: Esta ação não pode ser anulada.

en: Settings
target: Definições

en: Name
target: Nome

en: Field
target: Campo

en: Label
target: Etiqueta

en: Save
target: Guardar

en: Default
target: Predefinido

en: Format
target: Formato

en: hidden
target: escondido

en: Components
target: Componentes

en: Options
target: Opções

en: no
target: não

en: Field type
target: Tipo do campo

en: Fields
target: Campos

en: Contains
target: Contém

en: Plain text
target: Texto simples

en: Maximum length
target: Comprimento máximo

en: Plain
target: Simples

en: Full
target: Completo

en: Text field
target: Campo de texto

en: Default value
target: Valor predefinido

en: contains
target: contém

en: Display format
target: Formato da vista

en: Autocomplete
target: Autocompletar

en: Contains any word
target: Contém qualquer palavra

en: has word
target: contém palavra

en: Contains all words
target: Contém todas as palavras

en: has all
target: tem todas

en: Machine-readable name
target: Nome de máquina

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and underscores.
target: O nome de sistema pode conter apenas letras minúsculas, números e traços inferiores.
