404 Navigation (7.x-1.0) - en to bo translation catalogue (2 entries)

en: Page not found
bo: དྲ་ངོས་རྙེད་མ་ཐུབ

en: The requested page could not be found.
bo: རེ་ཞུ་བྱས་པའི་དྲ་ངོས་རྙེད་མ་ཐུབ།
