404 Navigation (7.x-1.0) - en to gu translation catalogue (2 entries)

en: Page not found
gu: પ્રુષ્ઠ મળ્યું નહિ

en: The requested page could not be found.
gu: વિનંતી કરવામા આવેલું પ્રુષ્ઠ મળ્યુ નહિ
