404 Navigation (7.x-1.0) - en to my translation catalogue (2 entries)

en: Page not found
my: စာမျက်နှာအားရှာမတွေ့ပါ

en: The requested page could not be found.
my: သင်ကြည့်လိုသော(တောင်းဆိုသော)စာမျက်နှာအားရှာမတွေ့ပါ.....
