404 Navigation (7.x-1.0) - en to ta translation catalogue (2 entries)

en: Page not found
ta: பக்கம் கிடைக்கவில்லை

en: The requested page could not be found.
ta: நீங்கள் விண்ணப்பித்த பக்கம் கிடைக்கவில்லை.
