NemID integration (7.x-1.0-rc1) - en to gl translation catalogue (9 entries)

en: Test
gl: Proba

en: Name
gl: Nome

en: Mode
gl: Modo

en: Address
gl: Enderezo

en: Standard
gl: Estándar

en: Live
gl: Vista previa

en: Default value
gl: Valor predefinido

en: Private key
gl: Clave privada

en: Limited
gl: Limitado
