Nested checkboxes (7.x-1.0) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Other
vi: Khác

en: An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
vi: Lựa chọn không hợp lệ. Vui lòng liên hệ quản trị hệ thống.

en: form
vi: biểu mẫu

en: Illegal choice %choice in %name element.
vi: Lựa chọn %choice không hợp lệ ở thành phần %name
