netFORUM xWeb API (7.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Enabled
target: Ativado

en: settings
target: configurações

en: seconds
target: segundos

en: minutes
target: minutos

en: Not Found
target: Não encontrado
