New Aggregator for Drupal core (7.x-0.1-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (37 entries)

en: Save configuration
target: Simpan konfigurasi

en: RSS feed
target: Fid RSS

en: More
target: Lagi

en: None
target: Tiada

en: none
target: tiada

en: Save
target: Simpan

en: Core - optional
target: Teras - tidak wajib

en: never
target: tidak pernah

en: aggregator
target: pengagregat

en: read more
target: baca lagi

en: Update interval
target: Selang kemaskini

en: OPML feed
target: Suapan OPML

en: Number of news items in block
target: Bilangan item-item berita di dalam blok

en: Updated:
target: Dikemaskinikan:

en: blog it
target: blog ini

en: Comment on this news item in your personal blog.
target: Komen item berita ini dalam blog peribadi anda.

en: %age old
target: %age lama

en: %ago ago
target: %ago lalu

en: Items shown in sources and categories pages
target: Item yang dipaparkan dalam sumber dan halaman kategori

en: Sources
target: Sumber

en: aggregator - @title
target: pengagregat - @title

en: 1 item | @count items
target[0]: 1 item
target[1]: @count item

en: @time ago
target: @time yang lalu

en: Discard items older than
target: Buang item yang lebih lama daripada

en: Number of feed items displayed in feed and category summary pages.
target: Bilangan item-item suapan yang akan dipaparkan pada suapan dan halaman kategori ringkasan.

en: @site_name - aggregated feeds in category @title
target: @site_name - suapan yang diagregat dalam category @title

en: @site_name - aggregated feeds
target: @site_name - suapan yang diagregat

en: @site_name aggregator
target: @site_name pengagregat

en: !title feed
target: suapan !title

en: For more information, see the online handbook entry for <a href="@aggregator">Aggregator module</a>.
target: Untuk maklumat lanjut, lihat entri buku panduan dalam talian untuk <a href="@aggregator">modul Aggregator</a>.

en: Aggregator
target: Pengagregat

en: The feed from %site seems to be broken, because of error "%error".
target: Suapan daripada %site nampaknya rosak, kerana ralat "%error".

en: There is no new syndicated content from %site.
target: Tidak ada kandungan sindikasi baru daripada %site.

en: There is new syndicated content from %site.
target: Terdapat kandungan sindikasi baru daripada %site.

en: The feed from %site seems to be broken, due to "%error".
target: Suapan daripada %site nampaknya rosak, kerana kesalahan "%error".

en: Feed aggregator
target: Pengagregat suapan

en: Aggregates syndicated content (RSS, RDF, and Atom feeds).
target: Agregatkan kandungan bersindiket (fid RSS, RDF dan Atom).
