New Aggregator for Drupal core (7.x-0.1-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (46 entries)

en: Save configuration
target: Lagre innstillinger

en: RSS feed
target: RSS-nyhetsstrøm

en: More
target: Mer

en: None
target: Ingen

en: none
target: ingen

en: Feed
target: Strøm

en: Save
target: Lagre

en: Refresh
target: Oppdater

en: Core - optional
target: Kjerne - valgfritt

en: never
target: aldri

en: aggregator
target: nyhetsinnsamler

en: read more
target: les mer

en: Update interval
target: Oppdateringsintervall

en: Vocabulary
target: Vokabular

en: OPML feed
target: OPML-nyhetsstrøm

en: Number of news items in block
target: Antall nyheter i blokka

en: Updated:
target: Oppdatert:

en: blog it
target: blogg denne nyheten

en: Comment on this news item in your personal blog.
target: Kommenter denne nyheten i din personlige blogg.

en: %age old
target: %age

en: %ago ago
target: %ago siden

en: Items shown in sources and categories pages
target: Elementer som vises i nyhetskilde- og kategorisider

en: Processors
target: Bearbeider

en: Terms
target: Termer

en: Sources
target: Kilder

en: aggregator - @title
target: nyhetsinnsamler - @title

en: 1 item | @count items
target[0]: 1 nyhet
target[1]: @count nyheter

en: @time ago
target: @time siden

en: Parser
target: Tolker

en: Discard items older than
target: Fjern elementer eldre enn

en: The length of time to retain feed items before discarding. (Requires a correctly configured <a href="@cron">cron maintenance task</a>.)
target: Tidsperiode nyhetsstrømmer skal beholdes før de forkastes. (Krever en korrekt konfigurert <a href="@cron">cron vedlikeholdsoppgave</a>.)

en: Number of feed items displayed in feed and category summary pages.
target: Antall nyhetsstrømelementer som skal vises i hver nyhetsstrøm eller kategori på kilde- og kategorisidene.

en: @site_name - aggregated feeds in category @title
target: @site_name – oppsamlede nyhetsstrømmer i kategorien @title

en: @site_name - aggregated feeds
target: @site_name - innsamlede nyhetsstrømmer

en: @site_name aggregator
target: Nyhetsinnsamleren til @site_name

en: !title feed
target: !title nyhetsstrøm

en: The aggregator is a powerful on-site syndicator and news reader that gathers fresh content from RSS-, RDF-, and Atom-based feeds made available across the web. Thousands of sites (particularly news sites and blogs) publish their latest headlines and posts in feeds, using a number of standardized XML-based formats. Formats supported by the aggregator include <a href="@rss">RSS</a>, <a href="@rdf">RDF</a>, and <a href="@atom">Atom</a>.
target: Nyhetsinnsamleren er en kraftig nyhetsleser som samler inn siste nytt fra RSS-, RDF- og Atom-baserte nyhetsstrømmer over hele verdensveven. Tusenvis av nettsteder (især nyhetssider og blogger) publiserer deres siste overskrifter og innlegg i nyhetsstrømmer ved å bruke et utvalg av standardiserte XML-baserte formater. Formater støttet av nyhetsinnsamleren inkluderer <a href="@rss">RSS</a>, <a href="@rdf">RDF</a> og <a href="@atom">Atom</a>.

en: Feeds contain feed items, or individual posts published by the site providing the feed. Feeds may be grouped in categories, generally by topic. Users view feed items in the <a href="@aggregator">main aggregator display</a> or by <a href="@aggregator-sources">their source</a>. Administrators can <a href="@feededit">add, edit and delete feeds</a> and choose how often to check each feed for newly updated items. The most recent items in either a feed or category can be displayed as a block through the <a href="@admin-block">blocks administration page</a>. A <a href="@aggregator-opml">machine-readable OPML file</a> of all feeds is available. A correctly configured <a href="@cron">cron maintenance task</a> is required to update feeds automatically.
target: Nyhetsstrømmer inneholder nyhetsstrømpunkter, dvs. individuelle nyhetsposter publisert på den siden som leverer nyhetsstrømmen. Nyhetsstrømmer grupperes gjerne i kategorier, vanligvis etter emne. Brukere får tilgang til nyhetsstrømpunkter via hovedvisning til <a href="@aggregator">Nyhetsnnsamleren</a> eller ved å gå til nyhetsstrømpunktenes <a href="@aggregator-sources">kilder</a>. Administratorer kan <a href="@feededit">legge til, endre og slette nyhetsstrømmer</a>, og kan også velge hvor ofte hver nyhetsstrøm skal sjekkes for nylig oppdatert innhold. Det nyeste innholdet i enten en nyhetsstrøm eller en kategori kan vises som en blokk via <a href="@admin-block">blokkadministrasjonssiden</a>. En <a href="@aggregator-opml">maskinlesbar OPML-fil</a> er tilgjengelig som viser alle nyhetsstrømmer. En korrekt konfigurert <a href="@cron">cron vedlikeholdsoppgave</a> er påkrevet for at nyhetsstrømmene skal oppdateres automatisk.

en: For more information, see the online handbook entry for <a href="@aggregator">Aggregator module</a>.
target: For ytterligere opplysninger, les den engelske Drupalhåndbokas avsnitt om <a href="@aggregator">nyhetsinnsamleren</a>.

en: Aggregator
target: Nyhetsinnsamler

en: The feed from %site seems to be broken, because of error "%error".
target: Nyhetsstrømmen fra %site ser ut til å være ødelagt pga. "%error".

en: There is no new syndicated content from %site.
target: Det er ikke noe nytt syndikert innhold fra %site.

en: There is new syndicated content from %site.
target: Det er nytt syndikert innhold fra %site.

en: The feed from %site seems to be broken, due to "%error".
target: Nyhetsstrømmen fra %site ser ut til å være ødelagt pga. "%error".

en: Feed aggregator
target: Nyhetsinnsamler

en: Aggregates syndicated content (RSS, RDF, and Atom feeds).
target: Samler inn syndikert innhold (RSS-, RDF- og Atom-nyhetsstrømmer).
