New Relic RPM Integration (7.x-1.0-alpha1) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Enable
fr: Activer

en: Disable
fr: Désactiver

en: Overview
fr: Vue d'ensemble

en: API Key
fr: Clé d'API
