New Relic RPM Integration (7.x-1.0-alpha1) - en to pl translation catalogue (4 entries)

en: Enable
pl: Włącz

en: Disable
pl: Wyłącz

en: Overview
pl: Przegląd

en: API Key
pl: Klucz API
