New Relic RPM Integration (7.x-1.0-alpha2) - en to da translation catalogue (7 entries)

en: Enable
da: Aktivér

en: Disable
da: Deaktivér

en: Overview
da: Overblik

en: API Key
da: API-nøgle

en: Exists
da: Eksisterer

en: Available
da: Tilgængelig

en: Not set
da: Ikke angivet
