New Relic RPM Integration (7.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Enable
target: 啟用

en: Disable
target: 停用

en: Overview
target: 概覽

en: Exists
target: 存在

en: Available
target: 可用

en: Not set
target: 尚未設定
