New Relic RPM Integration (7.x-1.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Enable
target: 启用

en: Disable
target: 禁用

en: Overview
target: 概述

en: Configure
target: 配置

en: API Key
target: API密钥

en: Exists
target: 存在

en: Available
target: 可用

en: Not set
target: 未设置
