New Relic (7.x-1.0-alpha3) - en to gl translation catalogue (6 entries)

en: Enable
gl: Activar

en: Disable
gl: Desactivar

en: Overview
gl: Vista xeral

en: Configure
gl: Configurar

en: Exists
gl: Existe

en: Available
gl: Dispoñible
