Nginx securelink (with Access Control) (7.x-2.0-alpha2) - en to ko translation catalogue (6 entries)

en: Options
ko: 선택 사항

en: Access denied
ko: 접근이 거부되었습니다

en: IP Address
ko: IP 주소

en: Port
ko: 포트

en: About
ko: 소개

en: Deadline
ko: 마감일
