Arctica Nitro (7.x-1.0) - en to km translation catalogue (3 entries)

en: Reset to defaults
km: កំណត់​​ទៅ​លំនាំ​ដើម​ឡើង​វិញ

en: Cancel
km: បោះបង់

en: Reset
km: កំណត់​ឡើង​វិញ
