Arctica Nitro (7.x-1.0) - en to ta translation catalogue (3 entries)

en: Reset to defaults
ta: இயல்பானவற்றிற்கு மாற்று

en: Cancel
ta: விலகு

en: Reset
ta: மீளமை
