Arctica Nitro (7.x-1.0) - en to ur translation catalogue (3 entries)

en: Reset to defaults
ur: طے شدہ ترتیبات پر واپس جائیں

en: Cancel
ur: منسوخ کریں

en: Reset
ur: دوبارہ ترتیب دیں
