Nivo Slider (7.x-1.0-beta2) - en to mr translation catalogue (12 entries)

en: Title
mr: शीर्षक

en: Next
mr: पुढील

en: Description
mr: अधिक माहिती

en: Weight
mr: मुल्य

en: True
mr: सत्य

en: False
mr: चूक

en: Default
mr: मुळस्वरुप

en: Options
mr: विकल्प

en: Published
mr: प्रकाशित

en: General
mr: साधारण

en: Navigation
mr: आवागमन

en: Random
mr: अननुक्रमाने
