Nagios Looking Glass (7.x-1.0) - en to bo translation catalogue (5 entries)

en: Status
bo: གནས་སྟངས

en: Warning
bo: ཉེན་བརྡ

en: General
bo: སྤྱིར་བཏང

en: General Settings
bo: གཞི་རྩའི་སྒྲིག་འགོད།

en: Services
bo: ཞབས་ཞུ
