Nagios Looking Glass (7.x-1.0) - en to el translation catalogue (5 entries)

en: Status
el: Κατάσταση

en: Warning
el: Προειδοποίηση

en: OK
el: ΟΚ

en: General
el: Γενικά

en: Failed
el: Απέτυχε
