Nagios Looking Glass (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: Warning
target: اخطار

en: OK
target: موافقت

en: General
target: عمومی

en: General Settings
target: تنظیمات عمومی

en: Failed
target: ناموفق

en: 1
target: ۱
