Nagios Looking Glass (7.x-1.0) - en to fi translation catalogue (5 entries)

en: Status
fi: Tila

en: Warning
fi: Varoitus

en: General
fi: Yleiset asetukset

en: General Settings
fi: Yleiset asetukset

en: Services
fi: Palvelut
