Nagios Looking Glass (7.x-1.0) - en to pl translation catalogue (6 entries)

en: Warning
pl: Ostrzeżenie

en: General
pl: Ogólne

en: General Settings
pl: Ustawienia ogólne

en: Failed
pl: Niepowodzenie

en: Services
pl: Serwisy

en: Service Name
pl: Nazwa serwisu
