Nagios Looking Glass (7.x-1.0) - en to uk translation catalogue (10 entries)

en: Status
uk: Стан

en: Warning
uk: Попередження

en: OK
uk: Гаразд

en: General
uk: Загальне

en: General Settings
uk: Загальні налаштування

en: Refresh rate
uk: Частота оновлення

en: Failed
uk: Невдало

en: Services
uk: Служби

en: Server Name
uk: Назва серверу

en: Service Name
uk: Назва сервісу
