Nagios Looking Glass (7.x-1.1) - en to gl translation catalogue (7 entries)

en: Status
gl: Estado

en: Warning
gl: Alerta

en: OK
gl: Aceptar

en: General
gl: Xeral

en: General Settings
gl: Configuración xeral

en: Failed
gl: Fallo

en: Services
gl: Servizos
