Nagios Looking Glass (7.x-1.1) - en to hi translation catalogue (6 entries)

en: Status
hi: अवस्था

en: Warning
hi: चेतावनी

en: OK
hi: ठीक है

en: General
hi: सामान्य

en: General Settings
hi: सामान्य सेटिंग्स

en: Failed
hi: असफल हुआ
