Nagios Looking Glass (7.x-1.1) - en to sk translation catalogue (6 entries)

en: Status
sk: Stav

en: Warning
sk: Varovanie

en: General
sk: Všeobecné

en: General Settings
sk: Všeobecné nastavenia

en: Failed
sk: Neúspešné

en: Services
sk: Služby
