Node-level Blocks (7.x-1.0) - en to ml translation catalogue (7 entries)

en: Disabled
ml: സജ്ജീകരിക്കാത്തത്

en: Enabled
ml: സജ്ജമാക്കി

en: Weight
ml: ഭാരം

en: none
ml: ഒന്നുമില്ല

en: Modules
ml: മോഡ്യൂളുകൾ

en: Region
ml: പ്രദേശം

en: Block
ml: ബ്ലോക്ക്
