Nodeblock (7.x-1.0) - en to gl translation catalogue (8 entries)

en: Disabled
gl: Desactivado

en: Enabled
gl: Activado

en: Default
gl: Predeterminado

en: Teaser
gl: Resumo

en: Full node
gl: Nodo completo

en: Available as block
gl: Dispoñible como bloque

en: Submitted by !username on !datetime
gl: Enviado por !username a !datetime

en: View mode
gl: Modo de vista
