Node view count (7.x-2.4) - en to gl translation catalogue (5 entries)

en: Timestamp
gl: Marca de tempo

en: Node types
gl: Tipos de nodo

en: Never
gl: Nunca

en: Node count
gl: Conteo de nodos

en: User roles
gl: Roles de usuario
