Node view count (7.x-3.0-beta1) - en to fr translation catalogue (6 entries)

en: Node types
fr: Types de nœuds

en: Never
fr: Jamais

en: Id
fr: Identifiant (ID)

en: Node count
fr: Nombre de nœuds

en: User roles
fr: Rôles de l'utilisateur

en: Node id
fr: Identifiant du nœud
