Node view count (7.x-3.0-beta1) - en to gl translation catalogue (4 entries)

en: Node types
gl: Tipos de nodo

en: Never
gl: Nunca

en: Node count
gl: Conteo de nodos

en: User roles
gl: Roles de usuario
