No referrer (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Never
target: هیچوقت

en: Referrer
target: ارجاع دهنده
