No referrer (7.x-1.0) - en to my translation catalogue (3 entries)

en: - None -
my: - တစ်ခုမှမဟုတ် -

en: Never
my: ဘယ်တော့မှ

en: Referrer
my: ရည်ညွှန်းရာ
